 
#FUNCTION AGGREGATE
#JACOBIAN SPARSE_LU_ROW

#DOUBLE ON 
#INTFILE ros3

#INLINE F77_DECL_INT
      INTEGER Autonomous
      COMMON /INTGDATA/ Autonomous
      REAL*8 STEPSTART
      COMMON /GDATA/ STEPSTART
#ENDINLINE

#INLINE F77_INIT_INT
        STEPMIN=0.0001
        STEPMAX=3600.
        Autonomous = 0
        STEPSTART=STEPMIN
#ENDINLINE


#INLINE F90_DECL_INT
      INTEGER Autonomous
      DOUBLE PRECISION STEPSTART
#ENDINLINE

#INLINE F90_INIT_INT
        STEPMIN=0.0001
        STEPMAX=3600.
        Autonomous = 0
        STEPSTART=STEPMIN
#ENDINLINE

#INLINE C_DECL_INT
  int Autonomous;
  double STEPSTART;
#ENDINLINE

#INLINE C_INIT_INT
  STEPMIN=1e-4;
  STEPMAX=3600.;
  Autonomous = 0;
  STEPSTART=STEPMIN;
#ENDINLINE

