#include smog.spc
#include smog.eqn

{#LANGUAGE Fortran77
#INTEGRATOR rodas3
#DRIVER general}

#LOOKATALL
#MONITOR O3;

#INITVALUES

CFACTOR = 1.;
ALL_SPEC = 1.0E-8;
RH   = 2.0 ;
RCHO = 2.0 ;
NO   = 0.5 ;
NO2  = 0.1 ;
H2O  = 1.3E+4 ;
O2   = 2.0E+5 ;

#INLINE F77_INIT
	TSTART = 0
	TEND = TSTART + 600
	DT = 60.0
        TEMP = 298
#ENDINLINE

#INLINE F90_INIT
	TSTART = 0
	TEND = TSTART + 600
	DT = 60.0
        TEMP = 298
#ENDINLINE

#INLINE MATLAB_INIT
   global TSTART TEND DT TEMP
   TSTART = 0;
   TEND = TSTART + 600;
   DT = 60.0;
   TEMP = 298;
#ENDINLINE

#INLINE C_INIT
   TSTART = 0;
   TEND = TSTART + 600;
   DT = 60.0;
   TEMP = 298;
#ENDINLINE
