#include saprc99.spc
#include saprc99.eqn


{#LANGUAGE Fortran77
#INTEGRATOR rodas3
#DRIVER matlab
#HESSIAN ON}

#LANGUAGE Fortran90

#LOOKATALL

#MONITOR O3; NO; NO2; ETHENE;

#INITVALUES

   CFACTOR = 2.4476e+13;

   ALL_SPEC = 0.0e0;
   NO = 1.0e-1;
   NO2 = 5.0e-2;
   HONO = 1.e-3;
   SO2 = 5.e-2;
   HCHO = 1.121e-2;
   CCHO = 2.316e-3;
   RCHO = 1.72e-3;
   ACET = 5.07e-3;
   MEK = 3.26e-3;
   MEOH = 5.89e-3;
   GLY = 1.21e-4;
   MGLY = 8.37e-5;
   PHEN = 6.06e-4;
   CRES = 5.60e-4;
   BALD = 7.51e-5; 
   METHACRO = 1.30e-3; 
   ISOPROD = 8.93e-5; 
   PROD2 = 1.93e-3; 
   ETHENE = 1.89e-2;                 
   ISOPRENE = 4.33e-4;
   ALK1 = 1.167e-2;
   ALK2 = 1.88e-2;
   ALK3 = 4.69e-2;
   ALK4 = 4.17e-2;
   ALK5 = 3.06e-2;   
   ARO1 = 1.18e-2;
   ARO2 = 8.74e-3;
   OLE1 = 1.04e-2;
   OLE2 = 7.97e-3;   
   TERP = 8.20e-4;
   XC   = 0.2E0;
   CCO_OH = 1.16e-3; 
   RCO_OH = 3.92e-4;     
   HCOOH  = 6.77e-4;
   O3P    = 7.843e-9;
   H2O = 2.0e+04; 
   O2  = 2.09e+5;
   AIR = 1.0e+6;
   CH4 = 1.0e0;
     
#INLINE F77_INIT
        TSTART = 12.0D0*3600.0D0
        TEND   = TSTART + 120.0D0*3600.0D0
        DT     = 3600.D0
        TEMP   = 300.0D0
#ENDINLINE   
   
#INLINE F90_INIT
        TSTART = 12.0d0*3600.0d0
        TEND   = TSTART + 120.0d0*3600.0d0
        DT     = 3600.d0
        TEMP   = 300.0d0
#ENDINLINE   
     
#INLINE MATLAB_INIT
   global TSTART TEND DT TEMP
   TSTART = 12*3600;
   TEND   = TSTART + 120*3600;
   DT     = 3600;
   TEMP   = 300;
#ENDINLINE   
     
#INLINE C_INIT
   TSTART = 12.0*3600.0;
   TEND   = TSTART + 120.0*3600.0;
   DT     = 3600.0;
   TEMP   = 300.0;
#ENDINLINE   
   
   
